parziale modifica...il ciaeròl dovrebbe essere il ...

parziale modifica...
il ciaeròl dovrebbe essere il traverso che sostiene il travetto tagliato x creare il lucernario.....

se un muratore con 50 anni di esperienza legge questo post ci risponda!!!!